-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-0^{drmsHist_s1o0}_{Entries 924}

Mean 0.006573 RMS 0.1325 Underflow 0 Overflow 0 Integral 924

Rms Difference for Sta-1 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-1^{drmsHist_s1o1}_{Entries 951}

Mean 0.02261 RMS 0.1188 Underflow 0 Overflow 0 Integral 951

Rms Difference for Sta-1 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-2^{drmsHist_s1o2}_{Entries 939}

Mean 0.04005 RMS 0.155 Underflow 2 Overflow 0 Integral 937

Rms Difference for Sta-1 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-3^{drmsHist_s1o3}_{Entries 950}

Mean 0.04119 RMS 0.1341 Underflow 0 Overflow 0 Integral 950

Rms Difference for Sta-1 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-4^{drmsHist_s1o4}_{Entries 895}

Mean -0.07646 RMS 0.1415 Underflow 0 Overflow 0 Integral 895

Rms Difference for Sta-1 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-5^{drmsHist_s1o5}_{Entries 945}

Mean -0.05933 RMS 0.1554 Underflow 0 Overflow 0 Integral 945

Rms Difference for Sta-1 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-6^{drmsHist_s1o6}_{Entries 936}

Mean 0.1518 RMS 0.2009 Underflow 1 Overflow 0 Integral 935

Rms Difference for Sta-1 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-7^{drmsHist_s1o7}_{Entries 956}

Mean -0.07162 RMS 0.2307 Underflow 0 Overflow 0 Integral 956

Rms Difference for Sta-1 Oct-7