-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-0^{drmsHist_s1o0}_{Entries 925}

Mean 0.07512 RMS 0.9691 Underflow 0 Overflow 71 Integral 854

Rms Difference for Sta-1 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-1^{drmsHist_s1o1}_{Entries 950}

Mean -0.04362 RMS 0.139 Underflow 0 Overflow 0 Integral 950

Rms Difference for Sta-1 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-2^{drmsHist_s1o2}_{Entries 939}

Mean 0.2692 RMS 0.2489 Underflow 0 Overflow 0 Integral 939

Rms Difference for Sta-1 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-3^{drmsHist_s1o3}_{Entries 950}

Mean -0.05043 RMS 0.1257 Underflow 0 Overflow 0 Integral 950

Rms Difference for Sta-1 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-4^{drmsHist_s1o4}_{Entries 896}

Mean 0.4625 RMS 1.249 Underflow 0 Overflow 3 Integral 893

Rms Difference for Sta-1 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-5^{drmsHist_s1o5}_{Entries 946}

Mean -0.09515 RMS 0.1797 Underflow 0 Overflow 0 Integral 946

Rms Difference for Sta-1 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-6^{drmsHist_s1o6}_{Entries 936}

Mean -0.1785 RMS 0.3633 Underflow 0 Overflow 0 Integral 936

Rms Difference for Sta-1 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-7^{drmsHist_s1o7}_{Entries 956}

Mean 0.04552 RMS 0.1356 Underflow 0 Overflow 0 Integral 956

Rms Difference for Sta-1 Oct-7