-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-0_{dgainHist_s1o0}

Nent = 925 Mean = 0.06099 RMS = 0.02462 Under = 0 Over = 0 Integ = 925

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-1_{dgainHist_s1o1}

Nent = 951 Mean = 0.05404 RMS = 0.01986 Under = 0 Over = 1 Integ = 950

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-2_{dgainHist_s1o2}

Nent = 939 Mean = 0.05918 RMS = 0.02451 Under = 0 Over = 0 Integ = 939

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-3_{dgainHist_s1o3}

Nent = 950 Mean = 0.04896 RMS = 0.01406 Under = 0 Over = 0 Integ = 950

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-4_{dgainHist_s1o4}

Nent = 890 Mean = 0.05153 RMS = 0.02617 Under = 0 Over = 0 Integ = 890

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-5_{dgainHist_s1o5}

Nent = 946 Mean = 0.05584 RMS = 0.01893 Under = 0 Over = 0 Integ = 946

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-6_{dgainHist_s1o6}

Nent = 939 Mean = 0.05688 RMS = 0.02207 Under = 0 Over = 0 Integ = 939

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-7_{dgainHist_s1o7}

Nent = 957 Mean = 0.03521 RMS = 0.1437 Under = 0 Over = 7 Integ = 950