-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-0_{dgainHist_s1o0}

Nent = 925 Mean = -0.05627 RMS = 0.02061 Under = 0 Over = 0 Integ = 925

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-1_{dgainHist_s1o1}

Nent = 951 Mean = -0.05225 RMS = 0.03001 Under = 0 Over = 0 Integ = 951

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-2_{dgainHist_s1o2}

Nent = 939 Mean = -0.05515 RMS = 0.02074 Under = 0 Over = 0 Integ = 939

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-3_{dgainHist_s1o3}

Nent = 950 Mean = -0.04489 RMS = 0.01212 Under = 0 Over = 0 Integ = 950

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-4_{dgainHist_s1o4}

Nent = 890 Mean = -0.04953 RMS = 0.02085 Under = 0 Over = 0 Integ = 890

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-5_{dgainHist_s1o5}

Nent = 946 Mean = -0.05271 RMS = 0.01644 Under = 0 Over = 0 Integ = 946

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-6_{dgainHist_s1o6}

Nent = 939 Mean = -0.05445 RMS = 0.01828 Under = 0 Over = 0 Integ = 939

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-7_{dgainHist_s1o7}

Nent = 957 Mean = -0.03272 RMS = 0.1432 Under = 0 Over = 14 Integ = 943