-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-0_{dgainHist_s1o0}

Nent = 925 Mean = -0.002251 RMS = 0.005712 Under = 0 Over = 0 Integ = 925

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-1_{dgainHist_s1o1}

Nent = 951 Mean = -0.0006097 RMS = 0.006169 Under = 0 Over = 0 Integ = 951

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-2_{dgainHist_s1o2}

Nent = 939 Mean = -0.003966 RMS = 0.005704 Under = 0 Over = 0 Integ = 939

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-3_{dgainHist_s1o3}

Nent = 950 Mean = -0.004105 RMS = 0.007171 Under = 0 Over = 0 Integ = 950

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-4_{dgainHist_s1o4}

Nent = 890 Mean = -0.005986 RMS = 0.0135 Under = 0 Over = 0 Integ = 890

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-5_{dgainHist_s1o5}

Nent = 946 Mean = -0.007023 RMS = 0.003967 Under = 0 Over = 0 Integ = 946

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-6_{dgainHist_s1o6}

Nent = 938 Mean = -0.01024 RMS = 0.00948 Under = 0 Over = 0 Integ = 938

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-7_{dgainHist_s1o7}

Nent = 957 Mean = 0.03147 RMS = 0.1584 Under = 0 Over = 4 Integ = 953