-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-0^{drmsHist_s2o0}_{Entries 954}

Mean -0.002329 RMS 0.216 Underflow 0 Overflow 0 Integral 954

Rms Difference for Sta-2 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-1^{drmsHist_s2o1}_{Entries 956}

Mean 0.008457 RMS 0.1634 Underflow 0 Overflow 0 Integral 956

Rms Difference for Sta-2 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-2^{drmsHist_s2o2}_{Entries 957}

Mean 0.08801 RMS 0.3337 Underflow 0 Overflow 1 Integral 956

Rms Difference for Sta-2 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-3^{drmsHist_s2o3}_{Entries 960}

Mean 0.1011 RMS 0.1705 Underflow 0 Overflow 0 Integral 960

Rms Difference for Sta-2 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-4^{drmsHist_s2o4}_{Entries 956}

Mean 0.1421 RMS 0.3387 Underflow 0 Overflow 0 Integral 956

Rms Difference for Sta-2 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-5^{drmsHist_s2o5}_{Entries 958}

Mean 0.07423 RMS 0.1949 Underflow 0 Overflow 0 Integral 958

Rms Difference for Sta-2 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-6^{drmsHist_s2o6}_{Entries 956}

Mean 0.0939 RMS 0.1953 Underflow 0 Overflow 0 Integral 956

Rms Difference for Sta-2 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-7^{drmsHist_s2o7}_{Entries 955}

Mean 0.02913 RMS 0.2026 Underflow 0 Overflow 0 Integral 955

Rms Difference for Sta-2 Oct-7