-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-0^{drmsHist_s1o0}_{Entries 925}

Mean -0.1013 RMS 0.1977 Underflow 0 Overflow 0 Integral 925

Rms Difference for Sta-1 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-1^{drmsHist_s1o1}_{Entries 951}

Mean -0.05061 RMS 0.1722 Underflow 0 Overflow 0 Integral 951

Rms Difference for Sta-1 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-2^{drmsHist_s1o2}_{Entries 938}

Mean -0.1309 RMS 0.1351 Underflow 0 Overflow 0 Integral 938

Rms Difference for Sta-1 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-3^{drmsHist_s1o3}_{Entries 950}

Mean -0.1254 RMS 0.1429 Underflow 0 Overflow 0 Integral 950

Rms Difference for Sta-1 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-4^{drmsHist_s1o4}_{Entries 897}

Mean -0.01122 RMS 0.1432 Underflow 6 Overflow 0 Integral 891

Rms Difference for Sta-1 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-5^{drmsHist_s1o5}_{Entries 945}

Mean 0.2392 RMS 0.2103 Underflow 0 Overflow 0 Integral 945

Rms Difference for Sta-1 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-6^{drmsHist_s1o6}_{Entries 936}

Mean 0.1065 RMS 0.1858 Underflow 0 Overflow 0 Integral 936

Rms Difference for Sta-1 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-7^{drmsHist_s1o7}_{Entries 956}

Mean -0.1119 RMS 0.1387 Underflow 0 Overflow 0 Integral 956

Rms Difference for Sta-1 Oct-7