-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-0^{drmsHist_s1o0}_{Entries 1087}

Mean 0.1129 RMS 0.1723 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1087

Rms Difference for Sta-1 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-1^{drmsHist_s1o1}_{Entries 1130}

Mean -0.00285 RMS 0.1502 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1130

Rms Difference for Sta-1 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-2^{drmsHist_s1o2}_{Entries 1105}

Mean -0.3069 RMS 0.3907 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1105

Rms Difference for Sta-1 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-3^{drmsHist_s1o3}_{Entries 1094}

Mean -0.0608 RMS 0.7172 Underflow 0 Overflow 3 Integral 1091

Rms Difference for Sta-1 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-4^{drmsHist_s1o4}_{Entries 1080}

Mean 0.1152 RMS 0.204 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1080

Rms Difference for Sta-1 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-5^{drmsHist_s1o5}_{Entries 1132}

Mean -0.03435 RMS 0.1261 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1132

Rms Difference for Sta-1 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-6^{drmsHist_s1o6}_{Entries 1100}

Mean -0.06692 RMS 0.1575 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1100

Rms Difference for Sta-1 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-7^{drmsHist_s1o7}_{Entries 1078}

Mean 0.0226 RMS 0.1281 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1078

Rms Difference for Sta-1 Oct-7