-30 -20 -10 0 10 20 30

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0^{dpedHist_s1o0}_{Entries 1086}

Mean 0.1299 RMS 0.4179 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1086

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1^{dpedHist_s1o1}_{Entries 1129}

Mean 0.05314 RMS 0.3824 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1129

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2^{dpedHist_s1o2}_{Entries 1105}

Mean 0.2977 RMS 0.4754 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1105

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3^{dpedHist_s1o3}_{Entries 1096}

Mean -0.07514 RMS 0.3789 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1096

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4^{dpedHist_s1o4}_{Entries 1080}

Mean -0.06572 RMS 0.4306 Underflow 122 Overflow 0 Integral 958

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5^{dpedHist_s1o5}_{Entries 1133}

Mean -0.07266 RMS 0.3694 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1133

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6^{dpedHist_s1o6}_{Entries 1100}

Mean -0.02338 RMS 0.5092 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1100

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7^{dpedHist_s1o7}_{Entries 1078}

Mean -0.02382 RMS 0.5071 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1078

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7