-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-0^{drmsHist_s1o0}_{Entries 1087}

Mean 0.1536 RMS 0.4553 Underflow 0 Overflow 2 Integral 1085

Rms Difference for Sta-1 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-1^{drmsHist_s1o1}_{Entries 1130}

Mean 0.08109 RMS 0.2914 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1130

Rms Difference for Sta-1 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-2^{drmsHist_s1o2}_{Entries 1106}

Mean 0.2086 RMS 0.4934 Underflow 0 Overflow 1 Integral 1105

Rms Difference for Sta-1 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-3^{drmsHist_s1o3}_{Entries 1099}

Mean -0.09396 RMS 0.7479 Underflow 0 Overflow 3 Integral 1096

Rms Difference for Sta-1 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-4^{drmsHist_s1o4}_{Entries 1083}

Mean 0.1851 RMS 0.396 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1083

Rms Difference for Sta-1 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-5^{drmsHist_s1o5}_{Entries 1135}

Mean 0.03862 RMS 0.1421 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1135

Rms Difference for Sta-1 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-6^{drmsHist_s1o6}_{Entries 1100}

Mean 0.05649 RMS 0.214 Underflow 2 Overflow 0 Integral 1098

Rms Difference for Sta-1 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-7^{drmsHist_s1o7}_{Entries 1081}

Mean 0.07738 RMS 0.1545 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1081

Rms Difference for Sta-1 Oct-7