-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-0^{drmsHist_s1o0}_{Entries 1086}

Mean -0.03308 RMS 0.1444 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1086

Rms Difference for Sta-1 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-1^{drmsHist_s1o1}_{Entries 1129}

Mean 0.02574 RMS 0.1364 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1129

Rms Difference for Sta-1 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-2^{drmsHist_s1o2}_{Entries 1105}

Mean 0.06995 RMS 0.1738 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1105

Rms Difference for Sta-1 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-3^{drmsHist_s1o3}_{Entries 1096}

Mean -0.06427 RMS 0.1418 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1096

Rms Difference for Sta-1 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-4^{drmsHist_s1o4}_{Entries 1080}

Mean 0.01736 RMS 0.1493 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1080

Rms Difference for Sta-1 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-5^{drmsHist_s1o5}_{Entries 1133}

Mean 0.004732 RMS 0.1235 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1133

Rms Difference for Sta-1 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-6^{drmsHist_s1o6}_{Entries 1100}

Mean 0.0268 RMS 0.1247 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1100

Rms Difference for Sta-1 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-7^{drmsHist_s1o7}_{Entries 1078}

Mean -0.03373 RMS 0.1282 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1078

Rms Difference for Sta-1 Oct-7