-30 -20 -10 0 10 20 30

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0^{dpedHist_s1o0}_{Entries 1089}

Mean 2.22 RMS 1.473 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1089

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1^{dpedHist_s1o1}_{Entries 1129}

Mean 1.948 RMS 1.338 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1129

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2^{dpedHist_s1o2}_{Entries 1106}

Mean 2.092 RMS 1.426 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1106

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3^{dpedHist_s1o3}_{Entries 1099}

Mean 1.61 RMS 1.054 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1099

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4^{dpedHist_s1o4}_{Entries 1081}

Mean 1.497 RMS 0.8285 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1081

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5^{dpedHist_s1o5}_{Entries 1135}

Mean 1.594 RMS 0.9858 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1135

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6^{dpedHist_s1o6}_{Entries 1100}

Mean 2.226 RMS 1.368 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1100

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7^{dpedHist_s1o7}_{Entries 1081}

Mean 1.954 RMS 1.252 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1081

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7