-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-0^{drmsHist_s1o0}_{Entries 1087}

Mean -0.05851 RMS 0.1631 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1087

Rms Difference for Sta-1 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-1^{drmsHist_s1o1}_{Entries 1130}

Mean 0.03169 RMS 0.1377 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1130

Rms Difference for Sta-1 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-2^{drmsHist_s1o2}_{Entries 1106}

Mean 0.1068 RMS 0.1704 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1106

Rms Difference for Sta-1 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-3^{drmsHist_s1o3}_{Entries 1099}

Mean -0.03655 RMS 0.1554 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1099

Rms Difference for Sta-1 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-4^{drmsHist_s1o4}_{Entries 1082}

Mean 0.142 RMS 0.3518 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1082

Rms Difference for Sta-1 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-5^{drmsHist_s1o5}_{Entries 1135}

Mean 0.01422 RMS 0.1084 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1135

Rms Difference for Sta-1 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-6^{drmsHist_s1o6}_{Entries 1100}

Mean 0.1263 RMS 0.2161 Underflow 0 Overflow 2 Integral 1098

Rms Difference for Sta-1 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-7^{drmsHist_s1o7}_{Entries 1081}

Mean 0.02694 RMS 0.1269 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1081

Rms Difference for Sta-1 Oct-7