-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-0^{drmsHist_s1o0}_{Entries 1086}

Mean 0.0322 RMS 0.2001 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1086

Rms Difference for Sta-1 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-1^{drmsHist_s1o1}_{Entries 1128}

Mean 0.009696 RMS 0.1186 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1128

Rms Difference for Sta-1 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-2^{drmsHist_s1o2}_{Entries 1105}

Mean -0.04282 RMS 0.1443 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1105

Rms Difference for Sta-1 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-3^{drmsHist_s1o3}_{Entries 1093}

Mean 0.1379 RMS 0.1692 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1093

Rms Difference for Sta-1 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-4^{drmsHist_s1o4}_{Entries 1075}

Mean -0.01972 RMS 0.1179 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1075

Rms Difference for Sta-1 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-5^{drmsHist_s1o5}_{Entries 1133}

Mean 0.04354 RMS 0.1229 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1133

Rms Difference for Sta-1 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-6^{drmsHist_s1o6}_{Entries 1100}

Mean 0.009101 RMS 0.1205 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1100

Rms Difference for Sta-1 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-7^{drmsHist_s1o7}_{Entries 1077}

Mean 0.04345 RMS 0.1253 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1077

Rms Difference for Sta-1 Oct-7