-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0^{dpedHist_s1o0}_{Entries 1086}

Mean 0.3142 RMS 0.4863 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1086

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1^{dpedHist_s1o1}_{Entries 1128}

Mean 0.4168 RMS 0.4711 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1128

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2^{dpedHist_s1o2}_{Entries 1105}

Mean 0.17 RMS 0.4153 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1105

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3^{dpedHist_s1o3}_{Entries 1093}

Mean 0.2132 RMS 0.3543 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1093

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4^{dpedHist_s1o4}_{Entries 1075}

Mean 0.1961 RMS 0.3217 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1075

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5^{dpedHist_s1o5}_{Entries 1133}

Mean 0.2173 RMS 0.2992 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1133

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6^{dpedHist_s1o6}_{Entries 1100}

Mean 0.1572 RMS 0.4323 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1100

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7^{dpedHist_s1o7}_{Entries 1077}

Mean 0.2007 RMS 0.3703 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1077

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7