-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-0^{drmsHist_s2o0}_{Entries 1261}

Mean -0.02758 RMS 0.2498 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1261

Rms Difference for Sta-2 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-1^{drmsHist_s2o1}_{Entries 1255}

Mean 0.1186 RMS 0.2692 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1255

Rms Difference for Sta-2 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-2^{drmsHist_s2o2}_{Entries 1269}

Mean -0.02454 RMS 0.2401 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1269

Rms Difference for Sta-2 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-3^{drmsHist_s2o3}_{Entries 1266}

Mean -0.005966 RMS 0.2211 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1266

Rms Difference for Sta-2 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-4^{drmsHist_s2o4}_{Entries 1266}

Mean 0.1065 RMS 0.1885 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1266

Rms Difference for Sta-2 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-5^{drmsHist_s2o5}_{Entries 1261}

Mean 0.01929 RMS 0.2359 Underflow 1 Overflow 11 Integral 1249

Rms Difference for Sta-2 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-6^{drmsHist_s2o6}_{Entries 1265}

Mean 0.03605 RMS 0.2161 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1265

Rms Difference for Sta-2 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-7^{drmsHist_s2o7}_{Entries 1261}

Mean 0.1505 RMS 0.2566 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1261

Rms Difference for Sta-2 Oct-7