-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0^{dpedHist_s1o0}_{Entries 1087}

Mean -0.01601 RMS 0.3861 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1087

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1^{dpedHist_s1o1}_{Entries 1130}

Mean 0.02106 RMS 0.3731 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1130

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2^{dpedHist_s1o2}_{Entries 1104}

Mean -0.04784 RMS 0.3742 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1104

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3^{dpedHist_s1o3}_{Entries 1094}

Mean 0.0374 RMS 0.3493 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1094

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4^{dpedHist_s1o4}_{Entries 1070}

Mean 2.678 RMS 7.393 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1070

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5^{dpedHist_s1o5}_{Entries 1132}

Mean -0.1144 RMS 0.3354 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1132

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6^{dpedHist_s1o6}_{Entries 1100}

Mean -0.0857 RMS 0.3523 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1100

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7^{dpedHist_s1o7}_{Entries 1077}

Mean -0.1817 RMS 0.3655 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1077

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7