-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0^{dpedHist_s1o0}_{Entries 1089}

Mean 0.126 RMS 0.3572 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1089

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1^{dpedHist_s1o1}_{Entries 1129}

Mean 0.2912 RMS 0.3495 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1129

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2^{dpedHist_s1o2}_{Entries 1106}

Mean -0.03868 RMS 0.3162 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1106

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3^{dpedHist_s1o3}_{Entries 1099}

Mean 0.2379 RMS 0.439 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1099

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4^{dpedHist_s1o4}_{Entries 1082}

Mean 0.1989 RMS 0.3114 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1082

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5^{dpedHist_s1o5}_{Entries 1135}

Mean 0.0703 RMS 0.3156 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1135

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6^{dpedHist_s1o6}_{Entries 1100}

Mean 0.1246 RMS 0.367 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1100

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7^{dpedHist_s1o7}_{Entries 1082}

Mean 0.109 RMS 0.2935 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1082

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7