-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-0^{dpedHist_s2o0}_{Entries 1262}

Mean -0.02607 RMS 0.4813 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1262

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-0

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-1^{dpedHist_s2o1}_{Entries 1255}

Mean 0.1892 RMS 0.4778 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1255

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-1

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-2^{dpedHist_s2o2}_{Entries 1269}

Mean -0.2848 RMS 0.6369 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1269

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-2

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-3^{dpedHist_s2o3}_{Entries 1265}

Mean -0.1515 RMS 0.5174 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1265

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-3

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-4^{dpedHist_s2o4}_{Entries 1266}

Mean -0.1998 RMS 0.6845 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1266

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-4

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-5^{dpedHist_s2o5}_{Entries 1253}

Mean 0.1172 RMS 0.563 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1253

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-5

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-6^{dpedHist_s2o6}_{Entries 1266}

Mean 0.1009 RMS 0.794 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1266

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-6

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-7^{dpedHist_s2o7}_{Entries 1261}

Mean -0.1273 RMS 0.5972 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1261

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-7