-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-0_{dgainHist_s1o0}

Nent = 1085 Mean = -0.005604 RMS = 0.003704 Under = 0 Over = 0 Integ = 1085

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-1_{dgainHist_s1o1}

Nent = 1130 Mean = -0.004736 RMS = 0.002279 Under = 0 Over = 0 Integ = 1130

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-2_{dgainHist_s1o2}

Nent = 1104 Mean = -0.004549 RMS = 0.01341 Under = 0 Over = 0 Integ = 1104

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-3_{dgainHist_s1o3}

Nent = 1093 Mean = -0.003763 RMS = 0.003195 Under = 0 Over = 0 Integ = 1093

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-4_{dgainHist_s1o4}

Nent = 1064 Mean = -0.1042 RMS = 0.1394 Under = 0 Over = 0 Integ = 1064

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-5_{dgainHist_s1o5}

Nent = 1132 Mean = -0.004451 RMS = 0.004296 Under = 0 Over = 0 Integ = 1132

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-6_{dgainHist_s1o6}

Nent = 1100 Mean = -0.003993 RMS = 0.003392 Under = 0 Over = 0 Integ = 1100

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-7_{dgainHist_s1o7}

Nent = 1075 Mean = -0.005371 RMS = 0.003218 Under = 0 Over = 0 Integ = 1075