-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0^{dpedHist_s1o0}_{Entries 1089}

Mean 0.1024 RMS 0.2729 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1089

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1^{dpedHist_s1o1}_{Entries 1129}

Mean 0.00318 RMS 0.2919 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1129

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2^{dpedHist_s1o2}_{Entries 1106}

Mean 0.2443 RMS 0.302 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1106

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3^{dpedHist_s1o3}_{Entries 1098}

Mean 0.008174 RMS 0.3636 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1098

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4^{dpedHist_s1o4}_{Entries 1080}

Mean 0.1177 RMS 0.2977 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1080

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5^{dpedHist_s1o5}_{Entries 1135}

Mean 0.04798 RMS 0.2798 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1135

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6^{dpedHist_s1o6}_{Entries 1100}

Mean -0.01113 RMS 0.3111 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1100

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7^{dpedHist_s1o7}_{Entries 1081}

Mean -0.0304 RMS 0.3201 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1081

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7