-30 -20 -10 0 10 20 30

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0^{dpedHist_s1o0}_{Entries 1086}

Mean 0.1975 RMS 0.4781 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1086

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1^{dpedHist_s1o1}_{Entries 1129}

Mean 0.2521 RMS 0.3393 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1129

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2^{dpedHist_s1o2}_{Entries 1105}

Mean 0.5205 RMS 0.4219 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1105

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3^{dpedHist_s1o3}_{Entries 1096}

Mean 0.1732 RMS 0.531 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1096

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4^{dpedHist_s1o4}_{Entries 1081}

Mean 0.2561 RMS 0.321 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1081

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5^{dpedHist_s1o5}_{Entries 1133}

Mean 0.01635 RMS 0.3384 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1133

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6^{dpedHist_s1o6}_{Entries 1100}

Mean 0.2045 RMS 0.3398 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1100

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7^{dpedHist_s1o7}_{Entries 1079}

Mean 0.3393 RMS 0.3438 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1079

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7