-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-0^{drmsHist_s2o0}_{Entries 1261}

Mean -0.02216 RMS 0.4855 Underflow 0 Overflow 11 Integral 1250

Rms Difference for Sta-2 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-1^{drmsHist_s2o1}_{Entries 1255}

Mean 0.1482 RMS 0.4655 Underflow 0 Overflow 29 Integral 1226

Rms Difference for Sta-2 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-2^{drmsHist_s2o2}_{Entries 1269}

Mean 0.2378 RMS 0.727 Underflow 0 Overflow 37 Integral 1232

Rms Difference for Sta-2 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-3^{drmsHist_s2o3}_{Entries 1266}

Mean 0.08973 RMS 0.4257 Underflow 0 Overflow 33 Integral 1233

Rms Difference for Sta-2 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-4^{drmsHist_s2o4}_{Entries 1266}

Mean 0.158 RMS 0.5048 Underflow 0 Overflow 23 Integral 1243

Rms Difference for Sta-2 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-5^{drmsHist_s2o5}_{Entries 1261}

Mean 0.07505 RMS 0.4158 Underflow 0 Overflow 19 Integral 1242

Rms Difference for Sta-2 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-6^{drmsHist_s2o6}_{Entries 1265}

Mean 0.0477 RMS 0.3772 Underflow 0 Overflow 2 Integral 1263

Rms Difference for Sta-2 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-7^{drmsHist_s2o7}_{Entries 1261}

Mean 0.009787 RMS 0.3847 Underflow 0 Overflow 14 Integral 1247

Rms Difference for Sta-2 Oct-7