-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-0^{drmsHist_s2o0}_{Entries 1261}

Mean 0.1839 RMS 0.2391 Underflow 0 Overflow 1 Integral 1260

Rms Difference for Sta-2 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-1^{drmsHist_s2o1}_{Entries 1255}

Mean 0.133 RMS 0.3032 Underflow 0 Overflow 1 Integral 1254

Rms Difference for Sta-2 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-2^{drmsHist_s2o2}_{Entries 1269}

Mean 0.1676 RMS 0.4236 Underflow 0 Overflow 4 Integral 1265

Rms Difference for Sta-2 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-3^{drmsHist_s2o3}_{Entries 1266}

Mean 0.0876 RMS 0.4276 Underflow 0 Overflow 3 Integral 1263

Rms Difference for Sta-2 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-4^{drmsHist_s2o4}_{Entries 1266}

Mean 0.1008 RMS 0.2119 Underflow 0 Overflow 1 Integral 1265

Rms Difference for Sta-2 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-5^{drmsHist_s2o5}_{Entries 1261}

Mean 0.0902 RMS 0.3326 Underflow 0 Overflow 2 Integral 1259

Rms Difference for Sta-2 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-6^{drmsHist_s2o6}_{Entries 1265}

Mean 0.09336 RMS 0.197 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1265

Rms Difference for Sta-2 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-7^{drmsHist_s2o7}_{Entries 1261}

Mean 0.2223 RMS 0.3037 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1261

Rms Difference for Sta-2 Oct-7