-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0^{dpedHist_s1o0}_{Entries 1089}

Mean -0.775 RMS 0.5009 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1089

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1^{dpedHist_s1o1}_{Entries 1129}

Mean -0.4625 RMS 0.4889 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1129

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2^{dpedHist_s1o2}_{Entries 1106}

Mean -0.1973 RMS 0.4417 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1106

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3^{dpedHist_s1o3}_{Entries 1099}

Mean -0.5915 RMS 0.4235 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1099

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4^{dpedHist_s1o4}_{Entries 1082}

Mean -0.3707 RMS 0.4164 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1082

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5^{dpedHist_s1o5}_{Entries 1135}

Mean -0.3815 RMS 0.3952 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1135

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6^{dpedHist_s1o6}_{Entries 1100}

Mean -0.6931 RMS 0.4609 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1100

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7^{dpedHist_s1o7}_{Entries 1082}

Mean -0.7082 RMS 0.4032 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1082

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7