-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-0^{drmsHist_s1o0}_{Entries 1087}

Mean -0.06248 RMS 0.133 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1087

Rms Difference for Sta-1 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-1^{drmsHist_s1o1}_{Entries 1130}

Mean 0.03922 RMS 0.1299 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1130

Rms Difference for Sta-1 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-2^{drmsHist_s1o2}_{Entries 1105}

Mean 0.1471 RMS 0.2072 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1105

Rms Difference for Sta-1 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-3^{drmsHist_s1o3}_{Entries 1094}

Mean -0.05141 RMS 0.169 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1094

Rms Difference for Sta-1 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-4^{drmsHist_s1o4}_{Entries 1081}

Mean 0.1303 RMS 0.2723 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1081

Rms Difference for Sta-1 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-5^{drmsHist_s1o5}_{Entries 1132}

Mean -0.005836 RMS 0.1164 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1132

Rms Difference for Sta-1 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-6^{drmsHist_s1o6}_{Entries 1100}

Mean 0.1434 RMS 0.221 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1100

Rms Difference for Sta-1 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-1 Oct-7^{drmsHist_s1o7}_{Entries 1079}

Mean -0.02541 RMS 0.1479 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1079

Rms Difference for Sta-1 Oct-7