-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0^{dpedHist_s1o0}_{Entries 1088}

Mean 0.112 RMS 0.3864 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1088

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1^{dpedHist_s1o1}_{Entries 1130}

Mean 0.2788 RMS 0.3955 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1130

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2^{dpedHist_s1o2}_{Entries 1106}

Mean 0.2202 RMS 0.2735 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1106

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3^{dpedHist_s1o3}_{Entries 1100}

Mean 0.1884 RMS 0.4229 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1100

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4^{dpedHist_s1o4}_{Entries 1085}

Mean -0.004648 RMS 0.3119 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1085

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5^{dpedHist_s1o5}_{Entries 1135}

Mean 0.141 RMS 0.2873 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1135

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6^{dpedHist_s1o6}_{Entries 1100}

Mean -0.001875 RMS 0.3027 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1100

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7^{dpedHist_s1o7}_{Entries 1081}

Mean 0.01927 RMS 0.2955 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1081

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7