-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-0^{drmsHist_s2o0}_{Entries 1261}

Mean 0.06192 RMS 0.181 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1261

Rms Difference for Sta-2 Oct-0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-1^{drmsHist_s2o1}_{Entries 1255}

Mean 0.09255 RMS 0.1741 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1255

Rms Difference for Sta-2 Oct-1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-2^{drmsHist_s2o2}_{Entries 1269}

Mean 0.1543 RMS 0.245 Underflow 2 Overflow 0 Integral 1267

Rms Difference for Sta-2 Oct-2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-3^{drmsHist_s2o3}_{Entries 1266}

Mean -0.001396 RMS 0.2558 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1266

Rms Difference for Sta-2 Oct-3

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-4^{drmsHist_s2o4}_{Entries 1266}

Mean 0.03622 RMS 0.1385 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1266

Rms Difference for Sta-2 Oct-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-5^{drmsHist_s2o5}_{Entries 1261}

Mean 0.0692 RMS 0.1625 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1261

Rms Difference for Sta-2 Oct-5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-6^{drmsHist_s2o6}_{Entries 1265}

Mean 0.1299 RMS 0.3804 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1265

Rms Difference for Sta-2 Oct-6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1

10

10^2

Rms Difference for Sta-2 Oct-7^{drmsHist_s2o7}_{Entries 1261}

Mean 0.2793 RMS 0.5782 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1261

Rms Difference for Sta-2 Oct-7