-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0^{dpedHist_s1o0}_{Entries 1087}

Mean 0.9124 RMS 0.7932 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1087

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1^{dpedHist_s1o1}_{Entries 1130}

Mean 0.6847 RMS 0.6857 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1130

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2^{dpedHist_s1o2}_{Entries 1105}

Mean 0.7017 RMS 0.6649 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1105

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3^{dpedHist_s1o3}_{Entries 1094}

Mean 0.5337 RMS 0.56 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1094

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3

-30 -20 -10 0 10 20 30

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4^{dpedHist_s1o4}_{Entries 1080}

Mean 0.3768 RMS 0.4676 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1080

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5^{dpedHist_s1o5}_{Entries 1132}

Mean 0.3216 RMS 0.4668 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1132

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6^{dpedHist_s1o6}_{Entries 1100}

Mean 0.4776 RMS 0.6599 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1100

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6

-30 -20 -10 0 10 20 30 1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7^{dpedHist_s1o7}_{Entries 1078}

Mean 0.5148 RMS 0.5951 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1078

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7