-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-0_{dgainHist_s2o0}

Nent = 954 Mean = -0.01521 RMS = 0.07687 Under = 0 Over = 0 Integ = 954

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-1_{dgainHist_s2o1}

Nent = 951 Mean = -0.01029 RMS = 0.06145 Under = 0 Over = 0 Integ = 951

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-2_{dgainHist_s2o2}

Nent = 957 Mean = -0.01024 RMS = 0.06576 Under = 0 Over = 0 Integ = 957

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-3_{dgainHist_s2o3}

Nent = 959 Mean = -0.01141 RMS = 0.07097 Under = 0 Over = 0 Integ = 959

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-4_{dgainHist_s2o4}

Nent = 956 Mean = -0.01545 RMS = 0.05887 Under = 0 Over = 0 Integ = 956

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-5_{dgainHist_s2o5}

Nent = 958 Mean = -0.01944 RMS = 0.06067 Under = 0 Over = 0 Integ = 958

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-6_{dgainHist_s2o6}

Nent = 956 Mean = -0.01515 RMS = 0.06119 Under = 0 Over = 3 Integ = 953

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-7_{dgainHist_s2o7}

Nent = 954 Mean = -0.01523 RMS = 0.06437 Under = 0 Over = 0 Integ = 954