-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0_{dpedHist_s1o0}

Nent = 925 Mean = 0.2003 RMS = 0.7808 Under = 0 Over = 0 Integ = 925

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1_{dpedHist_s1o1}

Nent = 951 Mean = 0.424 RMS = 0.6847 Under = 0 Over = 0 Integ = 951

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2_{dpedHist_s1o2}

Nent = 939 Mean = 0.3867 RMS = 0.7747 Under = 0 Over = 0 Integ = 939

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3_{dpedHist_s1o3}

Nent = 951 Mean = 0.05806 RMS = 0.8075 Under = 0 Over = 0 Integ = 951

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4_{dpedHist_s1o4}

Nent = 895 Mean = 0.2513 RMS = 0.6593 Under = 0 Over = 0 Integ = 895

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5_{dpedHist_s1o5}

Nent = 946 Mean = 0.3447 RMS = 0.7969 Under = 0 Over = 0 Integ = 946

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6_{dpedHist_s1o6}

Nent = 939 Mean = 0.4786 RMS = 0.716 Under = 0 Over = 0 Integ = 939

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7_{dpedHist_s1o7}

Nent = 956 Mean = 0.8271 RMS = 0.6795 Under = 0 Over = 0 Integ = 956