-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-0_{dgainHist_s1o0}

Nent = 925 Mean = -0.1661 RMS = 0.1209 Under = 0 Over = 53 Integ = 872

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-1_{dgainHist_s1o1}

Nent = 951 Mean = -0.1778 RMS = 0.08877 Under = 0 Over = 57 Integ = 894

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-2_{dgainHist_s1o2}

Nent = 938 Mean = -0.09388 RMS = 0.1218 Under = 0 Over = 48 Integ = 890

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-3_{dgainHist_s1o3}

Nent = 950 Mean = -0.1934 RMS = 0.07505 Under = 0 Over = 88 Integ = 862

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-4_{dgainHist_s1o4}

Nent = 890 Mean = -0.1905 RMS = 0.09653 Under = 0 Over = 157 Integ = 733

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-5_{dgainHist_s1o5}

Nent = 945 Mean = -0.1898 RMS = 0.08438 Under = 0 Over = 24 Integ = 921

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-6_{dgainHist_s1o6}

Nent = 938 Mean = -0.1648 RMS = 0.09373 Under = 0 Over = 43 Integ = 895

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-7_{dgainHist_s1o7}

Nent = 956 Mean = -0.1931 RMS = 0.09037 Under = 0 Over = 26 Integ = 930