-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-0_{dpedHist_s2o0}

Nent = 953 Mean = -0.9006 RMS = 0.7362 Under = 0 Over = 0 Integ = 953

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-1_{dpedHist_s2o1}

Nent = 957 Mean = -0.5557 RMS = 0.852 Under = 0 Over = 0 Integ = 957

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-2_{dpedHist_s2o2}

Nent = 957 Mean = -1.297 RMS = 2.343 Under = 0 Over = 0 Integ = 957

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-3_{dpedHist_s2o3}

Nent = 960 Mean = -0.4462 RMS = 0.5693 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-4_{dpedHist_s2o4}

Nent = 956 Mean = -0.7354 RMS = 0.6061 Under = 0 Over = 0 Integ = 956

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-5_{dpedHist_s2o5}

Nent = 958 Mean = -0.9142 RMS = 0.6937 Under = 0 Over = 0 Integ = 958

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-6_{dpedHist_s2o6}

Nent = 957 Mean = -0.7875 RMS = 0.7291 Under = 0 Over = 8 Integ = 949

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-7_{dpedHist_s2o7}

Nent = 955 Mean = -2.323 RMS = 1.536 Under = 0 Over = 0 Integ = 955