-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-0_{dgainHist_s1o0}

Nent = 924 Mean = 0.001775 RMS = 0.003173 Under = 0 Over = 0 Integ = 924

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-1_{dgainHist_s1o1}

Nent = 951 Mean = 0.002211 RMS = 0.003443 Under = 0 Over = 0 Integ = 951

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-2_{dgainHist_s1o2}

Nent = 939 Mean = 0.001731 RMS = 0.003549 Under = 0 Over = 0 Integ = 939

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-3_{dgainHist_s1o3}

Nent = 951 Mean = 0.002137 RMS = 0.003381 Under = 0 Over = 0 Integ = 951

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-4_{dgainHist_s1o4}

Nent = 895 Mean = 0.0015 RMS = 0.003931 Under = 0 Over = 0 Integ = 895

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-5_{dgainHist_s1o5}

Nent = 946 Mean = 0.002214 RMS = 0.002665 Under = 0 Over = 0 Integ = 946

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-6_{dgainHist_s1o6}

Nent = 939 Mean = 0.0006821 RMS = 0.004431 Under = 0 Over = 0 Integ = 939

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-7_{dgainHist_s1o7}

Nent = 956 Mean = 0.0001503 RMS = 0.002548 Under = 0 Over = 0 Integ = 956