-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-0_{dpedHist_s2o0}

Nent = 954 Mean = 0.01325 RMS = 0.5878 Under = 0 Over = 0 Integ = 954

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-1_{dpedHist_s2o1}

Nent = 957 Mean = 0.06559 RMS = 0.4574 Under = 0 Over = 0 Integ = 957

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-2_{dpedHist_s2o2}

Nent = 957 Mean = -0.05815 RMS = 0.7644 Under = 0 Over = 0 Integ = 957

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-3_{dpedHist_s2o3}

Nent = 960 Mean = 0.3039 RMS = 0.4852 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-4_{dpedHist_s2o4}

Nent = 956 Mean = 0.1423 RMS = 0.5823 Under = 0 Over = 0 Integ = 956

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-5_{dpedHist_s2o5}

Nent = 958 Mean = 0.1302 RMS = 0.5863 Under = 0 Over = 0 Integ = 958

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-6_{dpedHist_s2o6}

Nent = 957 Mean = 0.03686 RMS = 0.6393 Under = 0 Over = 0 Integ = 957

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-7_{dpedHist_s2o7}

Nent = 955 Mean = 0.1571 RMS = 0.4967 Under = 0 Over = 0 Integ = 955