-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-0_{dpedHist_s2o0}

Nent = 954 Mean = 0.7133 RMS = 0.8997 Under = 0 Over = 0 Integ = 954

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-1_{dpedHist_s2o1}

Nent = 957 Mean = 0.6569 RMS = 0.9082 Under = 0 Over = 0 Integ = 957

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-2_{dpedHist_s2o2}

Nent = 957 Mean = 0.8285 RMS = 1.033 Under = 0 Over = 0 Integ = 957

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-3_{dpedHist_s2o3}

Nent = 959 Mean = 0.5748 RMS = 0.7215 Under = 0 Over = 0 Integ = 959

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-4_{dpedHist_s2o4}

Nent = 956 Mean = 0.5249 RMS = 0.6812 Under = 0 Over = 0 Integ = 956

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-5_{dpedHist_s2o5}

Nent = 958 Mean = 0.3176 RMS = 0.5626 Under = 0 Over = 0 Integ = 958

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-6_{dpedHist_s2o6}

Nent = 957 Mean = 0.5106 RMS = 0.6996 Under = 0 Over = 0 Integ = 957

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-7_{dpedHist_s2o7}

Nent = 955 Mean = 0.3727 RMS = 0.5744 Under = 0 Over = 0 Integ = 955