-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-0_{dgainHist_s1o0}

Nent = 924 Mean = 0.9382 RMS = 0.06482 Under = 0 Over = 7 Integ = 917

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-1_{dgainHist_s1o1}

Nent = 951 Mean = 0.9317 RMS = 0.06304 Under = 0 Over = 10 Integ = 941

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-2_{dgainHist_s1o2}

Nent = 939 Mean = 0.9405 RMS = 0.05812 Under = 0 Over = 9 Integ = 930

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-3_{dgainHist_s1o3}

Nent = 951 Mean = 0.9323 RMS = 0.06332 Under = 0 Over = 3 Integ = 948

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-4_{dgainHist_s1o4}

Nent = 895 Mean = 0.9231 RMS = 0.08 Under = 0 Over = 11 Integ = 884

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-5_{dgainHist_s1o5}

Nent = 946 Mean = 0.9401 RMS = 0.05529 Under = 0 Over = 4 Integ = 942

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-6_{dgainHist_s1o6}

Nent = 939 Mean = 0.938 RMS = 0.06338 Under = 0 Over = 5 Integ = 934

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-7_{dgainHist_s1o7}

Nent = 956 Mean = 0.9378 RMS = 0.07616 Under = 0 Over = 4 Integ = 952