-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-0_{dpedHist_s2o0}

Nent = 954 Mean = -0.6429 RMS = 0.7991 Under = 0 Over = 0 Integ = 954

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-1_{dpedHist_s2o1}

Nent = 957 Mean = -0.696 RMS = 0.9689 Under = 0 Over = 0 Integ = 957

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-2_{dpedHist_s2o2}

Nent = 957 Mean = -0.5254 RMS = 0.7514 Under = 0 Over = 0 Integ = 957

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-3_{dpedHist_s2o3}

Nent = 959 Mean = -0.4471 RMS = 0.6785 Under = 0 Over = 0 Integ = 959

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-4_{dpedHist_s2o4}

Nent = 956 Mean = -0.4651 RMS = 0.7415 Under = 0 Over = 0 Integ = 956

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-5_{dpedHist_s2o5}

Nent = 958 Mean = -0.3246 RMS = 0.5904 Under = 0 Over = 0 Integ = 958

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-6_{dpedHist_s2o6}

Nent = 957 Mean = -0.4543 RMS = 0.6709 Under = 0 Over = 0 Integ = 957

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-7_{dpedHist_s2o7}

Nent = 955 Mean = -0.3268 RMS = 0.6394 Under = 0 Over = 0 Integ = 955