-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-0_{dgainHist_s2o0}

Nent = 954 Mean = -0.4883 RMS = 0.02063 Under = 0 Over = 0 Integ = 954

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-1_{dgainHist_s2o1}

Nent = 957 Mean = -0.4902 RMS = 0.01077 Under = 2 Over = 0 Integ = 955

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-2_{dgainHist_s2o2}

Nent = 957 Mean = -0.4912 RMS = 0.0158 Under = 0 Over = 0 Integ = 957

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-3_{dgainHist_s2o3}

Nent = 959 Mean = -0.4913 RMS = 0.0213 Under = 0 Over = 0 Integ = 959

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-4_{dgainHist_s2o4}

Nent = 956 Mean = -0.4896 RMS = 0.01341 Under = 0 Over = 0 Integ = 956

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-5_{dgainHist_s2o5}

Nent = 958 Mean = -0.4924 RMS = 0.02146 Under = 0 Over = 0 Integ = 958

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-6_{dgainHist_s2o6}

Nent = 957 Mean = -0.4878 RMS = 0.01911 Under = 0 Over = 0 Integ = 957

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-7_{dgainHist_s2o7}

Nent = 955 Mean = -0.4214 RMS = 0.1681 Under = 0 Over = 0 Integ = 955