-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0_{dpedHist_s1o0}

Nent = 924 Mean = 0.3707 RMS = 0.4445 Under = 0 Over = 0 Integ = 924

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1_{dpedHist_s1o1}

Nent = 951 Mean = 0.2235 RMS = 0.5296 Under = 0 Over = 0 Integ = 951

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2_{dpedHist_s1o2}

Nent = 939 Mean = 0.1672 RMS = 0.5392 Under = 0 Over = 0 Integ = 939

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3_{dpedHist_s1o3}

Nent = 951 Mean = 0.05338 RMS = 0.552 Under = 0 Over = 0 Integ = 951

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4_{dpedHist_s1o4}

Nent = 895 Mean = 0.6382 RMS = 0.5424 Under = 0 Over = 0 Integ = 895

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5_{dpedHist_s1o5}

Nent = 946 Mean = 0.1249 RMS = 0.4464 Under = 0 Over = 0 Integ = 946

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6_{dpedHist_s1o6}

Nent = 939 Mean = -0.1096 RMS = 0.4487 Under = 0 Over = 0 Integ = 939

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7_{dpedHist_s1o7}

Nent = 956 Mean = 0.4888 RMS = 0.4717 Under = 0 Over = 0 Integ = 956