-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-0_{dpedHist_s2o0}

Nent = 954 Mean = -0.5771 RMS = 0.6239 Under = 0 Over = 0 Integ = 954

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-1_{dpedHist_s2o1}

Nent = 951 Mean = -0.5636 RMS = 0.6426 Under = 0 Over = 0 Integ = 951

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-2_{dpedHist_s2o2}

Nent = 957 Mean = -0.6441 RMS = 0.9203 Under = 0 Over = 0 Integ = 957

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-3_{dpedHist_s2o3}

Nent = 959 Mean = -0.6764 RMS = 0.5834 Under = 0 Over = 0 Integ = 959

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-4_{dpedHist_s2o4}

Nent = 956 Mean = -0.5545 RMS = 0.7328 Under = 0 Over = 0 Integ = 956

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-5_{dpedHist_s2o5}

Nent = 958 Mean = -0.6391 RMS = 0.6331 Under = 0 Over = 0 Integ = 958

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-6_{dpedHist_s2o6}

Nent = 956 Mean = -0.7287 RMS = 0.6149 Under = 0 Over = 0 Integ = 956

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-7_{dpedHist_s2o7}

Nent = 954 Mean = -0.6198 RMS = 0.5973 Under = 0 Over = 0 Integ = 954