-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-0_{dpedHist_s2o0}

Nent = 953 Mean = 0.1763 RMS = 0.5778 Under = 0 Over = 0 Integ = 953

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-1_{dpedHist_s2o1}

Nent = 957 Mean = 0.07923 RMS = 0.5643 Under = 0 Over = 0 Integ = 957

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-2_{dpedHist_s2o2}

Nent = 957 Mean = -0.127 RMS = 0.5998 Under = 0 Over = 0 Integ = 957

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-3_{dpedHist_s2o3}

Nent = 960 Mean = 0.05677 RMS = 0.3821 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-4_{dpedHist_s2o4}

Nent = 956 Mean = -0.02293 RMS = 0.4787 Under = 0 Over = 0 Integ = 956

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-5_{dpedHist_s2o5}

Nent = 958 Mean = 0.07625 RMS = 0.4874 Under = 0 Over = 0 Integ = 958

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-6_{dpedHist_s2o6}

Nent = 957 Mean = 0.01239 RMS = 0.553 Under = 0 Over = 0 Integ = 957

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-7_{dpedHist_s2o7}

Nent = 954 Mean = 0.1878 RMS = 0.4262 Under = 0 Over = 0 Integ = 954