-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0_{dpedHist_s1o0}

Nent = 925 Mean = -0.1174 RMS = 0.3811 Under = 0 Over = 0 Integ = 925

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1_{dpedHist_s1o1}

Nent = 951 Mean = 0.03376 RMS = 0.3996 Under = 0 Over = 0 Integ = 951

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2_{dpedHist_s1o2}

Nent = 939 Mean = -0.09662 RMS = 0.8106 Under = 0 Over = 0 Integ = 939

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3_{dpedHist_s1o3}

Nent = 951 Mean = -0.231 RMS = 0.481 Under = 0 Over = 0 Integ = 951

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4_{dpedHist_s1o4}

Nent = 895 Mean = 0.007456 RMS = 0.471 Under = 0 Over = 0 Integ = 895

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5_{dpedHist_s1o5}

Nent = 946 Mean = -0.1282 RMS = 0.3843 Under = 0 Over = 0 Integ = 946

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6_{dpedHist_s1o6}

Nent = 939 Mean = 0.1839 RMS = 0.4555 Under = 0 Over = 0 Integ = 939

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7_{dpedHist_s1o7}

Nent = 957 Mean = -0.02684 RMS = 0.4673 Under = 0 Over = 0 Integ = 957