-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-0_{dgainHist_s2o0}

Nent = 954 Mean = 0.005865 RMS = 0.06165 Under = 0 Over = 0 Integ = 954

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-1_{dgainHist_s2o1}

Nent = 951 Mean = 0.005723 RMS = 0.05942 Under = 0 Over = 0 Integ = 951

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-2_{dgainHist_s2o2}

Nent = 957 Mean = 0.008502 RMS = 0.05637 Under = 0 Over = 0 Integ = 957

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-3_{dgainHist_s2o3}

Nent = 959 Mean = 0.00718 RMS = 0.06504 Under = 0 Over = 0 Integ = 959

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-4_{dgainHist_s2o4}

Nent = 956 Mean = 0.005276 RMS = 0.05021 Under = 0 Over = 0 Integ = 956

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-5_{dgainHist_s2o5}

Nent = 958 Mean = 0.00948 RMS = 0.04885 Under = 0 Over = 0 Integ = 958

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-6_{dgainHist_s2o6}

Nent = 956 Mean = 0.007456 RMS = 0.05157 Under = 0 Over = 0 Integ = 956

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-7_{dgainHist_s2o7}

Nent = 954 Mean = 0.005942 RMS = 0.05326 Under = 0 Over = 0 Integ = 954