-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-0_{dgainHist_s2o0}

Nent = 954 Mean = -0.003705 RMS = 0.06065 Under = 0 Over = 0 Integ = 954

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-1_{dgainHist_s2o1}

Nent = 951 Mean = -0.003089 RMS = 0.05441 Under = 0 Over = 0 Integ = 951

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-2_{dgainHist_s2o2}

Nent = 957 Mean = -0.005864 RMS = 0.06105 Under = 0 Over = 0 Integ = 957

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-3_{dgainHist_s2o3}

Nent = 959 Mean = -0.0008272 RMS = 0.065 Under = 0 Over = 0 Integ = 959

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-4_{dgainHist_s2o4}

Nent = 956 Mean = -0.00206 RMS = 0.05044 Under = 0 Over = 0 Integ = 956

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-5_{dgainHist_s2o5}

Nent = 958 Mean = -0.006618 RMS = 0.04548 Under = 0 Over = 0 Integ = 958

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-6_{dgainHist_s2o6}

Nent = 956 Mean = -0.001632 RMS = 0.04734 Under = 0 Over = 0 Integ = 956

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-7_{dgainHist_s2o7}

Nent = 954 Mean = -0.004209 RMS = 0.05334 Under = 0 Over = 0 Integ = 954