-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0_{dpedHist_s1o0}

Nent = 925 Mean = -0.4247 RMS = 0.495 Under = 0 Over = 0 Integ = 925

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1_{dpedHist_s1o1}

Nent = 951 Mean = 0.08289 RMS = 0.5143 Under = 0 Over = 0 Integ = 951

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2_{dpedHist_s1o2}

Nent = 938 Mean = 0.2169 RMS = 0.5151 Under = 0 Over = 0 Integ = 938

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3_{dpedHist_s1o3}

Nent = 950 Mean = -0.09076 RMS = 0.4799 Under = 0 Over = 0 Integ = 950

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4_{dpedHist_s1o4}

Nent = 890 Mean = 0.1367 RMS = 0.656 Under = 0 Over = 0 Integ = 890

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5_{dpedHist_s1o5}

Nent = 945 Mean = -0.1639 RMS = 0.4132 Under = 0 Over = 0 Integ = 945

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6_{dpedHist_s1o6}

Nent = 938 Mean = -0.2676 RMS = 0.7043 Under = 0 Over = 0 Integ = 938

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7_{dpedHist_s1o7}

Nent = 956 Mean = -0.3177 RMS = 0.4839 Under = 0 Over = 0 Integ = 956