-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-0_{dgainHist_s2o0}

Nent = 954 Mean = 0.005021 RMS = 0.02605 Under = 0 Over = 0 Integ = 954

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-1_{dgainHist_s2o1}

Nent = 951 Mean = 0.002671 RMS = 0.01097 Under = 0 Over = 0 Integ = 951

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-2_{dgainHist_s2o2}

Nent = 957 Mean = 0.004476 RMS = 0.02466 Under = 0 Over = 0 Integ = 957

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-3_{dgainHist_s2o3}

Nent = 959 Mean = 0.002731 RMS = 0.008405 Under = 0 Over = 0 Integ = 959

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-4_{dgainHist_s2o4}

Nent = 956 Mean = 0.007339 RMS = 0.00988 Under = 0 Over = 0 Integ = 956

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-5_{dgainHist_s2o5}

Nent = 958 Mean = 0.004912 RMS = 0.008255 Under = 0 Over = 0 Integ = 958

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-6_{dgainHist_s2o6}

Nent = 956 Mean = 0.003297 RMS = 0.009145 Under = 0 Over = 0 Integ = 956

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-7_{dgainHist_s2o7}

Nent = 954 Mean = 0.00563 RMS = 0.01506 Under = 0 Over = 0 Integ = 954