-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0_{dpedHist_s1o0}

Nent = 925 Mean = -0.06152 RMS = 0.3899 Under = 0 Over = 0 Integ = 925

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1_{dpedHist_s1o1}

Nent = 951 Mean = 0.1104 RMS = 0.4011 Under = 0 Over = 0 Integ = 951

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2_{dpedHist_s1o2}

Nent = 938 Mean = 0.1559 RMS = 0.3283 Under = 0 Over = 0 Integ = 938

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3_{dpedHist_s1o3}

Nent = 950 Mean = 0.03149 RMS = 0.3359 Under = 0 Over = 0 Integ = 950

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4_{dpedHist_s1o4}

Nent = 890 Mean = 0.05383 RMS = 0.5733 Under = 0 Over = 0 Integ = 890

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5_{dpedHist_s1o5}

Nent = 945 Mean = -0.08055 RMS = 0.384 Under = 0 Over = 0 Integ = 945

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6_{dpedHist_s1o6}

Nent = 938 Mean = 0.03648 RMS = 0.5868 Under = 0 Over = 0 Integ = 938

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7_{dpedHist_s1o7}

Nent = 956 Mean = 0.004082 RMS = 0.4979 Under = 0 Over = 0 Integ = 956