-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-0_{dgainHist_s1o0}

Nent = 924 Mean = -0.4596 RMS = 0.03086 Under = 0 Over = 0 Integ = 924

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-1_{dgainHist_s1o1}

Nent = 950 Mean = -0.4604 RMS = 0.02629 Under = 0 Over = 0 Integ = 950

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-2_{dgainHist_s1o2}

Nent = 939 Mean = -0.4604 RMS = 0.03089 Under = 0 Over = 0 Integ = 939

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-3_{dgainHist_s1o3}

Nent = 951 Mean = -0.4597 RMS = 0.02657 Under = 0 Over = 0 Integ = 951

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-4_{dgainHist_s1o4}

Nent = 895 Mean = -0.4565 RMS = 0.03828 Under = 0 Over = 0 Integ = 895

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-5_{dgainHist_s1o5}

Nent = 946 Mean = -0.4613 RMS = 0.02175 Under = 0 Over = 0 Integ = 946

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-6_{dgainHist_s1o6}

Nent = 939 Mean = -0.4593 RMS = 0.03075 Under = 0 Over = 0 Integ = 939

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-7_{dgainHist_s1o7}

Nent = 956 Mean = -0.4567 RMS = 0.03684 Under = 0 Over = 0 Integ = 956