-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0_{dpedHist_s1o0}

Nent = 925 Mean = -1.295 RMS = 0.8169 Under = 0 Over = 0 Integ = 925

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1_{dpedHist_s1o1}

Nent = 951 Mean = -1.498 RMS = 0.897 Under = 0 Over = 0 Integ = 951

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2_{dpedHist_s1o2}

Nent = 938 Mean = -0.9935 RMS = 0.933 Under = 0 Over = 0 Integ = 938

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3_{dpedHist_s1o3}

Nent = 950 Mean = -1.538 RMS = 1.022 Under = 0 Over = 0 Integ = 950

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4_{dpedHist_s1o4}

Nent = 890 Mean = -0.8958 RMS = 0.7836 Under = 0 Over = 0 Integ = 890

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5_{dpedHist_s1o5}

Nent = 945 Mean = -1.563 RMS = 1.147 Under = 0 Over = 0 Integ = 945

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6_{dpedHist_s1o6}

Nent = 938 Mean = -1.567 RMS = 0.8779 Under = 0 Over = 0 Integ = 938

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7_{dpedHist_s1o7}

Nent = 956 Mean = -2.005 RMS = 0.8337 Under = 0 Over = 0 Integ = 956